Brief von Julius von Hölder an Gottlieb Planck, Stuttgart, 3.11.1881
author: Hölder, Julius von
source date: 3.11.1881
availability: nicht angegeben

Niedersächsische Staats - und Universitätsbibliothek Göttingen, Cod. Ms. G. Planck 5 : 93